Fehler Codes

F1 Keine Begründung für die angegebene Lösung. F2 Kein Beweis, nur Definition aus dem Skript abgeschrieben

häufig aufgetretene Fehler:

- Es ist immer deutlich zu erklären:

– verwendete Funktionen und deren Typ – verwendete Abkürzungen – verwendete Variablen - Länge des Eingabewortes ist nicht unendlich - Automat der 2. Aufgabe erzeugt keinen Graycode! - Komplement eines Zeichen (Buchstaben) - Φ(pr) ≠ Φ(p) ∘ Φ(r) - unendliche Zustandsmenge erst beweisen und nicht aus unbegrenzter Eingabewortlänge folgern.

Hinweis

Keine Lösungen für Autotool anheften